NAME PMDEMO1 WINDOWAPI

PROTMODE

DESCRIPTION 'Compiled by Free Pascal'

DATA	MULTIPLE

STACKSIZE	8096
HEAPSIZE	8096

EXPORTS	_CLIENTWNDPROC$HWND$LONGINT$MPARAM$MPARAM
