 F77_aloc
 F_err
 G77_abort_0
 G77_access_0
 G77_alarm_0
 G77_chdir_0
 G77_chmod_0
 G77_ctime_0
 G77_date_and_time_0
 G77_dtime_0
 G77_ef1asc_0
 G77_ef1cmc_0
 G77_etime_0
 G77_exit_0
 G77_fdate_0
 G77_fget_0
 G77_fgetc_0
 G77_flush1_0
 G77_flush_0
 G77_fnum_0
 G77_fput_0
 G77_fputc_0
 G77_fseek_0
 G77_fstat_0
 G77_ftell_0
 G77_gerror_0
 G77_getarg_0
 G77_getcwd_0
 G77_getenv_0
 G77_getgid_0
 G77_getlog_0
 G77_getpid_0
 G77_getuid_0
 G77_gmtime_0
 G77_hostnm_0
 G77_iargc_0
 G77_idate_0
 G77_ierrno_0
 G77_irand_0
 G77_isatty_0
 G77_itime_0
 G77_kill_0
 G77_link_0
 G77_lnblnk_0
 G77_lstat_0
 G77_ltime_0
 G77_mclock_0
 G77_perror_0
 G77_rand_0
 G77_rename_0
 G77_secnds_0
 G77_second_0
 G77_signal_0
 G77_sleep_0
 G77_srand_0
 G77_stat_0
 G77_symlnk_0
 G77_system_0
 G77_system_clock_0
 G77_time_0
 G77_ttynam_0
 G77_umask_0
 G77_unlink_0
 L_len
 __G77_LIBF77_VERSION__
 __G77_LIBI77_VERSION__
 __G77_LIBU77_VERSION__
 abort_
 access_
 alarm_
 b_char
 besj0_
 besj1_
 besjn_
 besy0_
 besy1_
 besyn_
 c_abs
 c_cos
 c_dfe
 c_div
 c_due
 c_exp
 c_le
 c_log
 c_sfe
 c_si
 c_sin
 c_sqrt
 c_sue
 chdir_
 chmod_
 ctime_
 d_abs
 d_acos
 d_asin
 d_atan
 d_atn2
 d_cnjg
 d_cos
 d_cosh
 d_dim
 d_exp
 d_imag
 d_int
 d_lg10
 d_log
 d_mod
 d_nint
 d_prod
 d_sign
 d_sin
 d_sinh
 d_sqrt
 d_tan
 d_tanh
 dbesj0_
 dbesj1_
 dbesjn_
 dbesy0_
 dbesy1_
 dbesyn_
 do_fio
 do_lio
 do_ud
 do_uio
 do_us
 dtime_
 e_rdfe
 e_rdue
 e_rsfe
 e_rsfi
 e_rsle
 e_rsli
 e_rsue
 e_wdfe
 e_wdue
 e_wsfe
 e_wsfi
 e_wsle
 e_wsli
 e_wsue
 ef1asc_
 ef1cmc_
 en_fio
 err__fl
 etime_
 exit_
 f__Aquote
 f__buflen
 f__cabs
 f__canseek
 f__cblank
 f__cf
 f__cnt
 f__cp
 f__cplus
 f__cursor
 f__curunit
 f__doed
 f__doend
 f__doned
 f__donewrec
 f__dorevert
 f__elist
 f__external
 f__fatal
 f__fmtbuf
 f__fmtlen
 f__formatted
 f__getn
 f__hiwater
 f__icend
 f__icnum
 f__icptr
 f__icvt
 f__init
 f__lchar
 f__lcount
 f__lioproc
 f__lquit
 f__ltab
 f__ltype
 f__lx
 f__ly
 f__nonl
 f__nowreading
 f__nowwriting
 f__parenlvl
 f__pc
 f__putbuf
 f__putn
 f__r_mode
 f__reading
 f__reclen
 f__recloc
 f__recpos
 f__ret
 f__revloc
 f__rp
 f__scale
 f__sequential
 f__svic
 f__typesize
 f__units
 f__w_mode
 f__workdone
 f__xargc
 f__xargv
 f_back
 f_clos
 f_end
 f_exit
 f_init
 f_inqu
 f_open
 f_rew
 f_setarg
 f_setsig
 fdate_
 fget_
 fgetc_
 fk_open
 flush1_
 flush_
 fmt_bg
 fnum_
 fput_
 fputc_
 fseek_
 fstat_
 ftell_
 g77__fvers__
 g77__ivers__
 g77__uvers__
 g_char
 gerror_
 getarg_
 getcwd_
 getenv_
 getgid_
 getlog_
 getpid_
 getuid_
 gmtime_
 h_abs
 h_dim
 h_dnnt
 h_indx
 h_len
 h_mod
 h_nint
 h_sign
 hl_ge
 hl_gt
 hl_le
 hl_lt
 hostnm_
 i_abs
 i_dim
 i_dnnt
 i_indx
 i_len
 i_mod
 i_nint
 i_sign
 iargc_
 idate_
 ierrno_
 irand_
 isatty_
 itime_
 iw_rev
 kill_
 l_eof
 l_ge
 l_getc
 l_gt
 l_le
 l_lt
 l_read
 l_ungetc
 l_write
 lbit_bits
 lbit_cshift
 lbit_shift
 link_
 lnblnk_
 lstat_
 ltime_
 mclock_
 mk_hashtab
 nml_read
 pars_f
 perror_
 pow_ci
 pow_dd
 pow_di
 pow_hh
 pow_ii
 pow_qq
 pow_ri
 pow_zi
 pow_zz
 qbit_bits
 qbit_cshift
 qbit_shift
 r_abs
 r_acos
 r_asin
 r_atan
 r_atn2
 r_cnjg
 r_cos
 r_cosh
 r_dim
 r_exp
 r_imag
 r_int
 r_lg10
 r_log
 r_mod
 r_nint
 r_sign
 r_sin
 r_sinh
 r_sqrt
 r_tan
 r_tanh
 rand_
 rd_ed
 rd_ned
 rename_
 s_cat
 s_cmp
 s_copy
 s_paus
 s_rdfe
 s_rdue
 s_rnge
 s_rsfe
 s_rsfi
 s_rsle
 s_rsli
 s_rsne
 s_rsni
 s_rsue
 s_stop
 s_wdfe
 s_wdue
 s_wsfe
 s_wsfi
 s_wsle
 s_wsli
 s_wsne
 s_wsni
 s_wsue
 secnds_
 second_
 sig_die
 signal_
 sleep_
 srand_
 stat_
 symlnk_
 system_
 t_getc
 t_runc
 time_
 ttynam_
 umask_
 unlink_
 vxttime_
 w_ed
 w_ned
 wrt_E
 wrt_F
 wrt_L
 x_endp
 x_getc
 x_putc
 x_rev
 x_rsne
 x_wSL
 x_wsne
 xrd_SL
 y_getc
 y_rsk
 z_abs
 z_cos
 z_div
 z_exp
 z_getc
 z_log
 z_putc
 z_rnew
 z_sin
 z_sqrt
 z_wnew
