
include        = <<- _EOF_
	#ifdef __windows
	  extern int atoi(const char*);
	#else
	# include <stdlib.h>
	#endif
	_EOF_;

flag = {
    name      = debug-level;
    value     = d;
    max       = NOLIMIT;
    ifdef     = DEBUG;
    nopreset;
    descrip   = "Increase output debug message level";
    doc = <<-  _EndOfDoc_
	Increase the debugging message output level.
	_EndOfDoc_;
};

flag = {
    name      = set-debug-level;
    value     = D;
    max       = NOLIMIT;
    ifdef     = DEBUG;
    descrip   = "Set the output debug message level";
    arg-type  = string;
    flag-code = 'DESC(DEBUG_LEVEL).optOccCt = atoi( pOptDesc->pzLastArg );';
    doc = <<-  _EndOfDoc_
	Set the output debugging level.  Can be supplied multiple times,
	but each overrides the previous value(s).
	_EndOfDoc_;
};
