
% \usepackage[outerbars,traceon,leftbars]{changebar}
\usepackage[traceon,leftbars]{changebar}

% La longueur modifiée marche pour le Postscript et PDF, mais pas pour le DVI !
% position pas mal en DVI : de 41.45172pt à 45.06544pt
\setlength{\changebarsep}{0.2in}
% \setlength{\changebarsep}{-0.86in}
% \setlength{\changebarsep}{-0.85in}
% \setlength{\changebarsep}{-1.2in}

% On met la meme valeur que \oddsidemargin, pour que cela marche pour
% toutes les pages.
\setlength{\evensidemargin}{2cm}
% \cb@trace@defpoint{\cb@topleft}{\hoffset}
% \cb@trace@defpoint{\cb@topleft}{\oddsidemargin}
% \cb@trace@defpoint{\cb@topleft}{\evensidemargin}
% \cb@trace@defpoint{\cb@topleft}{\changebarsep}
