Swap ( 3 ) C LIBRARY FUNCTIONS Swap ( 3 )

NAME

Swap – Swaps two pointers

SYNOPSIS

void Swap( ptr1, ptr2 ) P void ∗∗ptr1, ∗∗ptr2;

ARAMETERS 2 ptr1,ptr

- Pointers to swap

LOCATION swap.txt

Last change: 12/20/1994 1